Linear, visco-elastic body:

σij(t) = 2μ(0)ϵij(t)+λ(0)ϵkk(t)δij+^∫ ∞0^{2μ(s)ϵij(t − s) + λ(s)ϵkk(t − s)δij^} ds (64)